Dr. Hans Gruber

Technikspiele selbst gemacht von und für kleine und große Leute

'Sonnenwärme - Parabolspiegel'

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Vielen Dank, dass du dich für dieses Buch interessierst! Noch mehr Infos zum Autor und seinem Buch findest du auf neobooks.com - rezensiere das Werk oder werde selbst ebook-Autor bei neobooks.

- gekürzte Vorschau -

Einleitung:

Unser nuklearer Hochofen - die Sonne - schenkt uns jeden Tag so viel Energie, dass es für mehr als ein Jahr reichen würde, unseren Energiehunger zu stillen. Da liegt es nahe, diese Energie für unserer Zwecke anzuzapfen. In den Heften über Photovoltaik-Zellen und -Module sowie über Solarlampen dieser Reihe habe ich gezeigt, wie man das Sonnenlicht als elektrischen Strom nutzt. Im vorliegenden Heft zeige ich, wie man die Sonnenenergie als Wärme direkt nutzen kann.

Im diesem Heft bauen wir aus einem Regenschirm einen improvisierten Parabolspiegel, der schon ganz gut die Strahlungswärme der Sonne bündelt. Danach wird eine Plastikschale und Rettungsdecke (Unfallfolie) in einen Folien(hohl)spiegel mit veränderbarem Brennpunkt und bereits beachtlicher Wirkung verwandelt. Ganz heiß - im wahren Sinn des Wortes - ist schließlich die Zweckentfremdung einer 'Satellitenschüssel' (Antenne). Mit ihr habe ich im Brennpunkt Temperaturen über 600 °C erreicht. Sie stellt bereits ein Mini-Solarkocher dar - zum heiß Machen von Wasser für Tee und Kaffee reicht sie völlig. Größere Parabol-Solarkocher werden nicht nur in den armen Ländern und nicht nur im Süden eingesetzt. Es kochen weltweit bereits viele Menschen mit Hilfe von Parabolspiegelöfen mit Sonnenwärme kostenlos und nicht nur nebenbei auch umweltfreundlich. Bei der Beschaffung und insbesondere beim Bau derartiger Solaröfen hilft z.

- Ende der Buchvorschau -

Impressum

Texte © Copyright by
Hans Gruber, drhansgruber@gmx.net, 19069 Klein Trebbow

Bildmaterialien © Copyright by
Hans Gruber

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.neobooks.com/ebooks/dr--hans-gruber-technikspiele-selbst-gemacht-von-und-fuer-kleine-und-grosse-leute-ebook-neobooks-31431

ISBN: 978-3-8476-8064-2